/* $Id: opvp_media.def 74 2005-06-10 16:53:36Z gishi $ */
{"iso" ,"a10"          ,   26/MMPI*PS_DPI,   37/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"c10"          ,   28/MMPI*PS_DPI,   40/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"b10"          ,   31/MMPI*PS_DPI,   44/MMPI*PS_DPI},
{"jis" ,"b10"          ,   32/MMPI*PS_DPI,   45/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a9"           ,   37/MMPI*PS_DPI,   52/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"c9"           ,   40/MMPI*PS_DPI,   57/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"b9"           ,   44/MMPI*PS_DPI,   62/MMPI*PS_DPI},
{"jis" ,"b9"           ,   45/MMPI*PS_DPI,   64/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a8"           ,   52/MMPI*PS_DPI,   74/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"c8"           ,   57/MMPI*PS_DPI,   81/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"b8"           ,   62/MMPI*PS_DPI,   88/MMPI*PS_DPI},
{"jis" ,"b8"           ,   64/MMPI*PS_DPI,   91/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a7"           ,   74/MMPI*PS_DPI,  105/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"index-3x5"    ,         3*PS_DPI,         5*PS_DPI},/*76.2x127*/
{"iso" ,"c7"           ,   81/MMPI*PS_DPI,  114/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"c7c6"         ,   81/MMPI*PS_DPI,  162/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"b7"           ,   88/MMPI*PS_DPI,  125/MMPI*PS_DPI},
{"jpn" ,"chou4"        ,   90/MMPI*PS_DPI,  205/MMPI*PS_DPI},
{"jis" ,"b7"           ,   91/MMPI*PS_DPI,  128/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"personal"     ,     3.625*PS_DPI,       6.5*PS_DPI},/*92.075x165.1*/
{"prc" ,"32k"          ,   97/MMPI*PS_DPI,  151/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"monarch"      ,     3.875*PS_DPI,       7.5*PS_DPI},/*98.425x190.5*/
{"na"  ,"number-9"     ,     3.875*PS_DPI,     8.875*PS_DPI},/*98.425x225.425*/
{"jpn" ,"hagaki"       ,  100/MMPI*PS_DPI,  148/MMPI*PS_DPI},
{"om"  ,"small-photo"  ,  100/MMPI*PS_DPI,  150/MMPI*PS_DPI},
{"om"  ,"italian"      ,  100/MMPI*PS_DPI,  230/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"index-4x6"    ,         4*PS_DPI,         6*PS_DPI},/*101.6x152.4*/
{"prc" ,"1"            ,  102/MMPI*PS_DPI,  165/MMPI*PS_DPI},
{"prc" ,"2"            ,  102/MMPI*PS_DPI,  176/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"number-10"    ,     4.125*PS_DPI,       9.5*PS_DPI},/*104.775x241.3*/
{"iso" ,"a6"           ,  105/MMPI*PS_DPI,  148/MMPI*PS_DPI},
{"jpn" ,"you4"         ,  105/MMPI*PS_DPI,  235/MMPI*PS_DPI},
{"prc" ,"4"            ,  110/MMPI*PS_DPI,  208/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"dl"           ,  110/MMPI*PS_DPI,  220/MMPI*PS_DPI},
{"prc" ,"5"            ,  110/MMPI*PS_DPI,  220/MMPI*PS_DPI},
{"jpn" ,"chou2"        ,111.1/MMPI*PS_DPI,  146/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"a2"           ,     4.375*PS_DPI,      5.75*PS_DPI},/*111.125x146.05*/
{"iso" ,"c6"           ,  114/MMPI*PS_DPI,  162/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"c6c5"         ,  114/MMPI*PS_DPI,  229/MMPI*PS_DPI},
{"om"  ,"postfix"      ,  114/MMPI*PS_DPI,  229/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"number-11"    ,       4.5*PS_DPI,    10.375*PS_DPI},/*114.3x263.525*/
{"jpn" ,"chou3"        ,  120/MMPI*PS_DPI,  235/MMPI*PS_DPI},
{"prc" ,"8"            ,  120/MMPI*PS_DPI,  309/MMPI*PS_DPI},
{"prc" ,"6"            ,  120/MMPI*PS_DPI,  320/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"number-12"    ,      4.75*PS_DPI,        11*PS_DPI},/*120.65x279.4*/
{"iso" ,"b6"           ,  125/MMPI*PS_DPI,  176/MMPI*PS_DPI},
{"prc" ,"3"            ,  125/MMPI*PS_DPI,  176/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"b6c4"         ,  125/MMPI*PS_DPI,  324/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"5x7"          ,         5*PS_DPI,         7*PS_DPI},/*127x177.8*/
{"na"  ,"index-5x8"    ,         5*PS_DPI,         8*PS_DPI},/*127x203.2*/
{"na"  ,"number-14"    ,         5*PS_DPI,      11.5*PS_DPI},/*127x292.1*/
{"jis" ,"b6"           ,  128/MMPI*PS_DPI,  182/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"invoice"      ,       5.5*PS_DPI,       8.5*PS_DPI},/*139.7x215.9*/
{"prc" ,"16k"          ,  146/MMPI*PS_DPI,  215/MMPI*PS_DPI},
{"jpn" ,"oufuku"       ,  148/MMPI*PS_DPI,  200/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a5"           ,  148/MMPI*PS_DPI,  210/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"index-4x6-ext",         6*PS_DPI,         8*PS_DPI},/*152.4x203.2*/
{"na"  ,"6x9"          ,         6*PS_DPI,         9*PS_DPI},/*152.4x228.6*/
{"prc" ,"7"            ,  160/MMPI*PS_DPI,  230/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"c5"           ,  162/MMPI*PS_DPI,  229/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"c5"           ,       6.5*PS_DPI,       9.5*PS_DPI},/*165.1x241.3*/
{"iso" ,"a5-extra"     ,  174/MMPI*PS_DPI,  235/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"b5"           ,  176/MMPI*PS_DPI,  250/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"7x9"          ,         7*PS_DPI,         9*PS_DPI},/*177.8x228.6*/
{"jis" ,"b5"           ,  182/MMPI*PS_DPI,  257/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"executive"    ,      7.25*PS_DPI,      10.5*PS_DPI},/*184.15x266.7*/
{"roc" ,"16k"          ,      7.75*PS_DPI,     10.75*PS_DPI},/*196.85x273.05*/
{"om"  ,"juuro-ku-kai" ,  198/MMPI*PS_DPI,  275/MMPI*PS_DPI},
{"om"  ,"large-photo"  ,  200/MMPI*PS_DPI,  300/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"b5-extra"     ,  201/MMPI*PS_DPI,  276/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"govt-letter"  ,         8*PS_DPI,        10*PS_DPI},/*203.2x254*/
{"na"  ,"govt-legal"   ,         8*PS_DPI,        13*PS_DPI},/*203.2x330.2*/
{"iso" ,"a4"           ,  210/MMPI*PS_DPI,  297/MMPI*PS_DPI},
{"om"  ,"folio"        ,  210/MMPI*PS_DPI,  330/MMPI*PS_DPI},
{"om"  ,"folio-sp"     ,  215/MMPI*PS_DPI,  315/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"quarto"       ,       8.5*PS_DPI,     10.83*PS_DPI},/*215.9x275.082*/
{"na"  ,"letter"       ,       8.5*PS_DPI,        11*PS_DPI},/*215.9x279.4*/
{"na"  ,"fanfold-eur"  ,       8.5*PS_DPI,        12*PS_DPI},/*215.9x304.8*/
{"na"  ,"letter-plus"  ,       8.5*PS_DPI,     12.69*PS_DPI},/*215.9x322.326*/
{"na"  ,"foolscap"     ,       8.5*PS_DPI,        13*PS_DPI},/*215.9x330.2*/
{"na"  ,"legal"        ,       8.5*PS_DPI,        14*PS_DPI},/*215.9x355.6*/
{"jis" ,"exec"         ,  216/MMPI*PS_DPI,  330/MMPI*PS_DPI},
{"om"  ,"invite"       ,  220/MMPI*PS_DPI,  220/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a4-tab"       ,  225/MMPI*PS_DPI,  297/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"super-a"      ,      8.94*PS_DPI,        14*PS_DPI},/*227.076x355.6*/
{"na"  ,"9x11"         ,         9*PS_DPI,        11*PS_DPI},/*228.6x279.4*/
{"na"  ,"arch-a"       ,         9*PS_DPI,        12*PS_DPI},/*228.6x304.8*/
{"iso" ,"c4"           ,  229/MMPI*PS_DPI,  324/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a4-extra"     ,235.5/MMPI*PS_DPI,322.3/MMPI*PS_DPI},
{"jpn" ,"kahu"         ,  240/MMPI*PS_DPI,322.1/MMPI*PS_DPI},
{"jpn" ,"kaku2"        ,  240/MMPI*PS_DPI,  332/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"letter-extra" ,       9.5*PS_DPI,        12*PS_DPI},/*241.3x304.8*/
{"na"  ,"legal-extra"  ,       9.5*PS_DPI,        15*PS_DPI},/*241.3x381*/
{"iso" ,"b4"           ,  250/MMPI*PS_DPI,  353/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"10x11"        ,        10*PS_DPI,        11*PS_DPI},/*254x279.4*/
{"na"  ,"10x13"        ,        10*PS_DPI,        13*PS_DPI},/*254x330.2*/
{"na"  ,"10x14"        ,        10*PS_DPI,        14*PS_DPI},/*254x355.6*/
{"na"  ,"10x15"        ,        10*PS_DPI,        15*PS_DPI},/*254x381*/
{"jis" ,"b4"           ,  257/MMPI*PS_DPI,  364/MMPI*PS_DPI},
{"om"  ,"pa-kai"       ,  267/MMPI*PS_DPI,  389/MMPI*PS_DPI},
{"roc" ,"8k"           ,     10.75*PS_DPI,      15.5*PS_DPI},/*273.05x393.7*/
{"om"  ,"dai-pa-kai"   ,  275/MMPI*PS_DPI,  395/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"11x12"        ,        11*PS_DPI,        12*PS_DPI},/*279.4x304.8*/
{"na"  ,"edp"          ,        11*PS_DPI,        14*PS_DPI},/*279.4x355.6*/
{"na"  ,"fanfold-us"   ,        11*PS_DPI,    14.875*PS_DPI},/*279.4x377.825*/
{"na"  ,"11x15"        ,        11*PS_DPI,        15*PS_DPI},/*279.4x381*/
{"na"  ,"ledger"       ,        11*PS_DPI,        17*PS_DPI},/*279.4x431.8*/
{"iso" ,"a3"           ,  297/MMPI*PS_DPI,  420/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a4x3"         ,  297/MMPI*PS_DPI,  630/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a4x4"         ,  297/MMPI*PS_DPI,  841/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a4x5"         ,  297/MMPI*PS_DPI, 1051/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a4x6"         ,  297/MMPI*PS_DPI, 1261/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a4x7"         ,  297/MMPI*PS_DPI, 1471/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a4x8"         ,  297/MMPI*PS_DPI, 1682/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a4x9"         ,  297/MMPI*PS_DPI, 1892/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"eur-edp"      ,        12*PS_DPI,        14*PS_DPI},/*304.8x355.6*/
{"na"  ,"arch-b"       ,        12*PS_DPI,        18*PS_DPI},/*304.8x457.2*/
{"na"  ,"12x19"        ,        12*PS_DPI,        19*PS_DPI},/*304.8x482.6*/
{"na"  ,"b-plus"       ,        12*PS_DPI,     19.17*PS_DPI},/*304.8x486.918*/
{"iso" ,"a3-extra"     ,  322/MMPI*PS_DPI,  445/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"c3"           ,  324/MMPI*PS_DPI,  458/MMPI*PS_DPI},
{"prc" ,"10"           ,  324/MMPI*PS_DPI,  458/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"super-b"      ,        13*PS_DPI,        19*PS_DPI},/*330.2x482.6*/
{"iso" ,"b3"           ,  353/MMPI*PS_DPI,  500/MMPI*PS_DPI},
{"jis" ,"b3"           ,  364/MMPI*PS_DPI,  515/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a2"           ,  420/MMPI*PS_DPI,  594/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a3x3"         ,  420/MMPI*PS_DPI,  891/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a3x4"         ,  420/MMPI*PS_DPI, 1189/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a3x5"         ,  420/MMPI*PS_DPI, 1486/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a3x6"         ,  420/MMPI*PS_DPI, 1783/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a3x7"         ,  420/MMPI*PS_DPI, 2080/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"ra2"          ,  430/MMPI*PS_DPI,  610/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"c"            ,        17*PS_DPI,        22*PS_DPI},/*431.8x558.8*/
{"iso" ,"sra2"         ,  450/MMPI*PS_DPI,  640/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"arch-c"       ,        18*PS_DPI,        24*PS_DPI},/*457.2x609.6*/
{"iso" ,"c2"           ,  458/MMPI*PS_DPI,  648/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"b2"           ,  500/MMPI*PS_DPI,  707/MMPI*PS_DPI},
{"jis" ,"b2"           ,  515/MMPI*PS_DPI,  728/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"d"            ,        22*PS_DPI,        34*PS_DPI},/*558.8x863.6*/
{"iso" ,"a1"           ,  594/MMPI*PS_DPI,  841/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a2x3"         ,  594/MMPI*PS_DPI, 1261/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a2x4"         ,  594/MMPI*PS_DPI, 1682/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a2x5"         ,  594/MMPI*PS_DPI, 2102/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"arch-d"       ,        24*PS_DPI,        36*PS_DPI},/*609.6x914.4*/
{"iso" ,"ra1"          ,  610/MMPI*PS_DPI,  860/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"sra1"         ,  640/MMPI*PS_DPI,  900/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"c1"           ,  648/MMPI*PS_DPI,  917/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"b1"           ,  707/MMPI*PS_DPI, 1000/MMPI*PS_DPI},
{"asme","f"            ,        28*PS_DPI,        40*PS_DPI},/*711.2x1016*/
{"jis" ,"b1"           ,  728/MMPI*PS_DPI, 1030/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"wide-format"  ,        30*PS_DPI,        42*PS_DPI},/*762x1066.8*/
{"iso" ,"a0"           ,  841/MMPI*PS_DPI, 1189/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a1x3"         ,  841/MMPI*PS_DPI, 1783/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a1x4"         ,  841/MMPI*PS_DPI, 2378/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"ra0"          ,  860/MMPI*PS_DPI, 1220/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"e"            ,        34*PS_DPI,        44*PS_DPI},/*863.6x1117.6*/
{"iso" ,"sra0"         ,  900/MMPI*PS_DPI, 1280/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"arch-e"       ,        36*PS_DPI,        48*PS_DPI},/*914.4x1219.2*/
{"iso" ,"c0"           ,  917/MMPI*PS_DPI, 1297/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"b0"           , 1000/MMPI*PS_DPI, 1414/MMPI*PS_DPI},
{"jis" ,"b0"           , 1030/MMPI*PS_DPI, 1456/MMPI*PS_DPI},
{"na"  ,"f"            ,        44*PS_DPI,        68*PS_DPI},/*1117.6x1727.2*/
{"iso" ,"2a0"          , 1189/MMPI*PS_DPI, 1682/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"a0x3"         , 1189/MMPI*PS_DPI, 2523/MMPI*PS_DPI},
{"iso" ,"4a0"          , 1682/MMPI*PS_DPI, 2378/MMPI*PS_DPI},
